Hamburg: Un habitual de Ferrol

En el inicio de una de sus semanas más importantes, la ciudad de Ferrol recibió al buque Hamburg, todo un habitual de esta dársena y que ayer hizo una breve parada en la ría vecina.

Procedente de Leixoes el pequeño buque de pasaje gestionado por el touroperador germano Plantours  llegó a la ría ferrolana sobre las once y media de la mañana con unos 400 pasajeros a bordo. La escala en tierras gallegas se enmarca en el transcurso de un crucero de 12 noches de duración que se inició el pasado miércoles en el puerto de Lisboa y que finalizará el próximo día 21 en el puerto de Hamburgo. La primera parada del itinerario fue Leixoes para visitar la monumental ciudad de Oporto a la que siguió la breve parada de ayer. Tras zarpar de Ferrol el Hamburg continuará su viaje con escalas en Bilbao, Brest, Falmouth, isla de  Jersey y Dover antes de concluír la singladura en la ciudad que da nombre a la nave. Los precios de este crucero partían de los 1.299 euros que se pedían por un camarote interior.

El Hamburg atracó sobre el mediodía en la dársena de Curuxeiras.

(Foto: Fernando Allegue)

Pese a que Ferrol no tiene un tráfico crucerístico tan abultado como el de su vecina A Coruña, en los últimos años ha logrado hacerse un hueco en este sector sumando unas 15-20 escalas por temporada, lo cual tiene un gran mérito. Alicientes desde luego no le faltan a la comarca de Ferrolterra para convencer a las navieras. Entre los buques que suelen visitar sus aguas el Hamburg se ha convertido en uno de los habituales y raro es el año en el que falta a su cita con la dársena departamental.

En los últimos años el Hamburg se ha convertido en todo un habitual en la ría ferrolana.

Construido en el año 1997 en los astilleros alemanes MTW de la ciudad de Wismar (Alemania) el Hamburg
es un buque  de 15.067 toneladas de registro bruto y 1.378 toneladas de peso muerto que cuenta con unas dimensiones principales de 144´1 metros
de eslora, 21´5 metros de manga y un calado de 5´15 metros. Sus 6 cubiertas de pasaje pueden albergar a 408 pasajeros en régimen de doble
ocupación y su tripulación
la componen 170 personas. En el aspecto mecánico el buque, que enarbola pabellón de Bahamas, cuenta con 4 motores diesel Wärtsila 6L32 que producen los 10.560 KW encargados de mover las dos hélices que impulsan al Hamburg
hasta los 18´5 nudos de velocidad máxima.

El Hamburg a su salida de Ferrol con el Castillo de La Palma al fondo.

Tras una brevísima estancia de apenas 6 horas, a media tarde el Hamburg se hizo de nuevo a la mar, no sin antes ser despedido, como ya es habitual por las salvas de los miembros de la Asociación Batalla de Brión apostados en la fortaleza de San Felipe. A sus disparos respondió el crucero germano con numerosos toques de bocina mostrando su agradecimiento por tan sonora despedida y tan cálida acogida. A buen seguro que en 2020 el pequeño buque de cruceros alemán repetirá visita a aguas ferrolanas.

¡Auf wiedersehen!

Agradecimientos a mi amigo Fernando Allegue, autor de una de las fotos que ilustra este post.

Salvo las que indiquen lo contrario las fotos de esta entrada han sido realizadas
por Diego Veiga. Por favor, respetad la autoría de todas ellas.

La entrada Hamburg: Un habitual de Ferrol se publicó primero en Desde Cubierta.